-0.5 0 0.5 1 1.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Depth (m)

(a) <UC>

<U><C>

Eddy

WINTER

Eddy Nitrate Fluxes -- SEASONAL

-0.5 0 0.5 1 1.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

(b)

SPRING

-0.5 0 0.5 1 1.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Nitrate Transport (kmol/s)

(c)

SUMMER

-0.5 0 0.5 1 1.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Nitrate Transport (kmol/s)

(d)

AUTUMN